; Step3D1LT.def : Declares the module parameters for the DLL.

LIBRARY      "Step3D1LT"
DESCRIPTION  'Step3D1LT Windows Dynamic Link Library'

EXPORTS
  LIBRARYID    @1
  LIBRARYENTRY @2

